Normal Distribution

x

PDF

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7 mean = 0, standard deviation = 1 mean = 0, standard deviation = 0.5 mean = 0, standard deviation = 2 mean = -1, standard deviation = 1 mean = 1, standard deviation = 1